 Object = AutoRegistration
   Group = Algorithm
     Name              = AdaptiveGruen
     Tolerance         = 0.1
     MaximumIterations = 30
     AffineTolerance   = 5.0
     AffineTranslationTolerance = 0.2
     AffineScaleTolerance = 0.7

#    AffineShearTolerance = 0.7
#    SpiceTolerance    = 7.0
#    RadioShiftTolerance = 256
#    RadioGainMinTolerance = -0.75
#    RadioGainMaxTolerance = 3.0
#    FitChipScale = 0.1
#    DefaultRadioShift = 0.0
#    DefaultRadioGain = 0.0
   EndGroup
 
   Group = PatternChip
     Samples = 15 
     Lines   = 15
   EndGroup
 
   Group = SearchChip
     Samples = 30 
     Lines   = 30 
   EndGroup
 EndObject
