PART 14 - VIRTUAL TERMINAL December 1993 (Stable)

List of Tables

Table 1 - Technical errata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Table 2 - Alignment errata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Table 3 - Editorial errata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Table 4 - Conformance Status for VT Facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Table 5 - SA/UA CO values and semantics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Table 6 - ST/UT CO composite values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Table 7 - KB/DI CO value definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Table 8 - NI/NA CO value definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Table 9 - PAD CO data element 1 value definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Table 10 - PAD CO data element 3 value definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Table 11 - PAD CO data element 7 value definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Table 12 - BI CO values and semantics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Table 13 - BO CO values and semantics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Table 14 - PAD CO data element 13 value definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Table 15 - PAD CO data element 19 value definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Table 16 - PAD CO data element 20 value definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Table 17 - PAD CO data element 21 value definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Table 18 - CCITT Simple Standard profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Table 19 - CCITT Transparent Standard profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39